Fanen Bruger-DSN

Tilføjer, sletter eller installerer datakilder med bruger-DSN'er. Disse datakilder er lokale for en computer og kan kun benyttes af den aktuelle bruger.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Brugerdatakilder	En liste over alle bruger-DSN'er, som indeholder navnet på hver DSN og den driver, der er knyttet til den pågældende DSN. Dobbeltklik på en bruger-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde.
Konfigurer	Viser dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre konfigurationen af en eksisterende brugerdatakilde. Du skal markere navnet på en brugerdatakilde, før du klikker på Konfigurer.
Tilføj	Tilføjer en ny brugerdatakilde. Når du klikker på Tilføj, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, du tilføjer en brugerdatakilde til. Når du har klikket på Udfør, vises driverspecifik installationsdialogboks.
Fjern	Fjerner en eksisterende brugerdatakilde. Du skal markere navnet på den datakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på Fjern.
OK	Lukker dialogboksen Administrator. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringerne på listen Brugerdatakilder. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til installation af datakilden.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator. Ændringer på listen Brugerdatakilder afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Fanen System-DSN

Tilføjer, sletter eller installerer datakilder med system-DSN'er. Disse datakilder er lokale for computeren, og ikke bestemt på en bruger. Systemet, eller en bruger med adgangsrettigheder, kan bruge en datakildeinstallation med en system-DSN.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Systemdatakilder	En liste over alle system-DSN'er, som indeholder navnet på hver DSN og den driver, der er knyttet til den pågældende DSN. Dobbeltklik på en system-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde.
Konfigurer	Viser dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre konfigurationen af en eksisterende systemdatakilde. Du skal markere navnet på en systemdatakilde, før du klikker på Konfigurer.
Tilføj	Tilføjer en ny brugerdatakilde. Når du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, du tilføjer en brugerdatakilde til. Når du har klikket på Udfør, vises en driverspecifik installationsdialogboks.
Fjern	Fjerner en eksisterende systemdatakilde. Du skal markere navnet på den systemdatakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på Fjern.
OK	Lukker dialogboksen Administrator. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringerne på listen Systemdatakilder. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til installation af datakilden.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator. Ændringer på listen Brugerdatakilder afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Fanen Fil-DSN

Tilføjer, sletter eller installerer datakilder med fil-DSN'er. Dette er filbaserede datakilder, som kan deles af alle brugere, som har de samme drivere installeret, så de kan få adgang til databasen. Disse datakilder behøver ikke at være beregnet til en bruger eller være lokale for en computer.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Fildatakilde	Viser alle fil-DSN'er og underbiblioteker til det bibliotek, der vises i boksen Søg i. Dobbeltklik på en fil-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde.
Tilføj	Tilføjer en ny fildatakilde. Hvis du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en fil-DSN til. Når du har klikket på Næste, kan du angive nøgleordene for fil-DSN'en.
Fjern	Fjerner en eksisterende fildatakilde. Du skal markere navnet på den fildatakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på Fjern.
Konfigurer	Viser dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre konfigurationen af en eksisterende fildatakilde. Du skal markere navnet på en fildatakilde på listen, før du klikker på Konfigurer.
Angiv bibliotek	Angiver, at det viste bibliotek skal være det standardbibliotek, der vises, når ODBC-administrator afvikles.
Søg i	Viser det aktuelle bibliotek, og de tilhørende underbiblioteker og fil-DSN'er vises i vinduet nedenfor. Hvis du klikker på pil ned til højre for tekstboksen, vises hele stien til det pågældende bibliotek. Det standardbibliotek, der blev vist, da ODBC-administrator første gang blev afviklet, findes i systemoplysningerne, men du kan ændre det med knappen Angiv bibliotek.
Op	Ændrer det bibliotek, der vises i boksen Søg i, til biblioteket ét niveau over det aktuelle bibliotek.
OK	Lukker dialogboksen Administrator. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringerne på listen Fildatakilde. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til installation af datakilden.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator. Ændringer på listen Fildatakilde afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Fanen ODBC-drivere

Viser oplysninger om de installerede ODBC-drivere. Listen ODBC-drivere indeholder de drivere, som allerede er installeret på computeren.

Indstilling	Beskrivelse
Listen ODBC-drivere	Navn, version, virksomhed, filnavn og filoprettelsesdato for hver ODBC-driver, der er installeret på computeren.
OK	Lukker dialogboksen Administrator.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.
Denne dialogboks indeholder ikke længere knapperne Tilføj og Slet til at tilføje eller slette en driver. Du skal tilføje eller slette en ODBC-driver via driverens installationsprogram.


Fanen Sporing

Giver dig mulighed for at angive, hvordan ODBC-driverstyring sporer kald til ODBC-funktioner. Driverstyring kan spore kald kontinuerligt eller kun til en forbindelse, kan spore dynamisk eller tillade, at sporing udføres af en brugerdefineret .dll-sporingsfil.

Indstilling	Beskrivelse
Start sporing nu	Aktiverer dynamisk sporing, som udføres, så længe dialogboksen ODBC-administrator vises. Dynamisk sporing kan aktiveres, uanset om en forbindelse er etableret. Når du har klikket på Start sporing nu, ændres knappen til Stop sporing nu. Dynamisk sporing forbliver aktiveret, indtil du klikker på Stop sporing nu.
Start Visual Studio Analyzer-sporing	Aktiverer Visual Studio Analyzer-hændelser. Når du har klikket på Start Visual Studio Analyzer-sporing, ændres knappen til Stop Visual Studio Analyzer-sporing, som deaktiverer Visual Studio Analyzer-hændelser. Visual Studio Analyzer-sporing forbliver aktiveret, indtil du klikker på Stop Visual Studio Analyzer-sporing.
Sti til logfil	Viser stien til og filnavnet på den fil, hvor sporingsoplysningerne gemmes. Standardstien og -filnavnet (sql.log) er taget fra systemoplysningerne, men du kan angive en ny fil ved enten at angive en ny sti og et nyt filnavn eller ved at klikke på Gennemse og vælge et bibliotek og en fil.
Gennemse	Giver dig mulighed for at vælge stien til og filnavnet på logfilen ved at søge i biblioteker.
Brugerdefineret DLL til sporing	Giver brugeren mulighed for at vælge en anden sporings-DLL end Odbctrac.dll til at udføre sporingen. Filen Odbctrac.dll, som følger med Data Access SDK, kan erstattes med en brugerdefineret DLL, du vælger. Angiv stien til og filnavnet på den brugerdefinerede DLL, eller klik på Vælg DLL for at søge i bibliotekerne.
Vælg DLL	Giver brugeren mulighed for at søge i biblioteksstrukturen efter en brugerdefineret sporings-DLL. Når du vælger en .dll, vises stien og filnavnet i tekstboksen Brugerdefineret DLL til sporing.
OK	Accepterer sporingsændringerne og lukker dialogboksen Administrator.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator uden at acceptere sporingsændringerne.
Anvend	Accepterer de ændringer, der er foretaget af sporingen, uden at lukke dialogboksen Administrator. Knappen Anvend er nedtonet, hvis der ikke er foretaget nogen ændringer.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Listen Brugerdatakilder

Denne liste indeholder alle bruger-DSN'er, herunder navnet på hver DSN og den driver, der er knyttet til den pågældende DSN. Dobbeltklik på en bruger-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke brugerdatakilde.


Konfigurer

Klik på Konfigurer for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre en eksisterende datakildes konfiguration. Du skal markere navnet på en brugerdatakilde på listen, før du klikker på denne knap.


Tilføj

Klik på Tilføj for at tilføje en ny brugerdatakilde. Dialogboksen Opret ny datakilde vises med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en brugerdatakilde til. Når du har klikket på Udfør, vises en driverspecifik installationsdialogboks.


Fjern

Klik på Fjern for at fjerne en eksisterende brugerdatakilde på listen. Du skal markere navnet på den brugerdatakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på denne knap.


OK

Klik på OK for at lukke dialogboksen Administrator. Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringerne på listen over datakilder. Ændringer på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til installation af datakilden.


Annuller

Klik på Annuller for at lukke dialogboksen Administrator. Ændringer på listen over datakilder afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.


Hjælp

Klik på Hjælp for at få vist hjælp til denne fane.


Listen Systemdatakilder

Denne liste indeholder alle system-DSN'er, herunder navnet på hver DSN og den driver, der er knyttet til den pågældende DSN. Dobbeltklik på en system-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde.


Konfigurer

Klik på Konfigurer for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre en eksisterende systemdatakildes konfiguration. Du skal markere navnet på en systemdatakilde på listen, før du klikker på denne knap.


Tilføj

Klik på Tilføj for at tilføje en ny systemdatakilde. Dialogboksen Opret ny datakilde vises med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en systemdatakilde til. Når du har klikket på Udfør, vises en driverspecifik installationsdialogboks.


Fjern

Klik på Fjern for at fjerne en eksisterende systemdatakilde fra listen. Du skal markere navnet på den systemdatakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på denne knap.


Listen Fildatakilde

Denne liste indeholder alle fil-DSN'er og underbiblioteker, der hører til det bibliotek, som vises i boksen Søg i. Dobbeltklik på en fil-DSN for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde.


Konfigurer

Klik på Konfigurer for at få vist dialogboksen til installation af den driverspecifikke datakilde, hvor du kan ændre en eksisterende fildatakildes konfiguration. Du skal markere navnet på en fildatakilde på listen, før du klikker på denne knap.


Tilføj

Klik på Tilføj for at tilføje en ny fildatakilde. Dialogboksen Opret ny datakilde vises med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en fildatakilde til. Når du har klikket på Næste, kan du angive nøgleord til fil-DSN'en.


Fjern

Klik på Fjern for at fjerne en eksisterende fildatakilde fra listen. Du skal markere navnet på den fildatakilde, du vil fjerne fra listen, før du klikker på denne knap.


Angiv bibliotek

Klik på Angiv bibliotek, hvis det viste bibliotek skal være det standardbibliotek, der vises, når ODBC-administrator afvikles.


Søg i

Boksen Søg i viser det aktuelle bibliotek, og de tilhørende underbiblioteker og DSN'er vises i vinduet nedenfor. Standardbiblioteket i systemoplysningerne vises til at begynde med.


Op

Klik på Op for at ændre det bibliotek, der vises i boksen Søg i, så biblioteket ét niveau højere oppe vises.


Bibliotek

Hvis du vil angive stien til det bibliotek, hvis indhold vises, skal du angive teksten i tekstboksen Bibliotek. Du kan angive en komplet sti eller en sti i forhold til det aktuelle bibliotek.


Listen ODBC-drivere/Timeout for gruppering af forbindelser

Hver ODBC-driver, der er installeret på computeren, er anført med den tilhørende timeoutindstilling for gruppering af forbindelser. Dobbeltklik på ODBC-drivernavnet for at angive timeoutindstillingen.


Listen ODBC-drivere

Denne liste viser navn, version, virksomhed, filnavn og frigivelsesdato for hver ODBC-driver, der er installeret på computeren.


Start sporing nu

Klik på Start sporing nu for at aktivere sporing, der skal udføres, så længe dialogboksen ODBC-administrator vises. Dynamisk sporing kan aktiveres, uanset om en forbindelse er etableret. Når du har klikket på Start sporing nu, ændres knappen til Stop sporing nu. Dynamisk sporing deaktiveres, når du klikker på Stop sporing nu eller lukker dialogboksen ODBC-administrator.


Aktiver Visual Studio Analyzer-sporing

Hvis du vil aktivere Visual Studio Analyzer Event-sporing, der skal udføres kontinuerligt, skal du klikke på Start Visual Studio Analyzer-sporing. Når du har klikket på Start Visual Studio Analyzer-sporing, ændres knappen til Stop Visual Studio Analyzer-sporing. Visual Studio Analyzer-sporing deaktiveres, når du klikker på Stop Visual Studio Analyzer-sporing.


Sti til logfil

Du kan ændre stien til og filnavnet på logfilen ved at angive tekst i tekstboksen Sti til logfil. Denne boks viser stien til og filnavnet på den fil, hvor sporingsoplysningerne gemmes. Standardstien og -filnavnet (sql.log) er taget fra systemoplysningerne, men du kan angive en ny fil ved enten at angive en ny sti og et nyt filnavn eller ved at klikke på Gennemse og vælge et bibliotek og en fil.


Gennemse

Giver dig mulighed for at vælge stien til og filnavnet på logfilen ved at søge i bibliotekerne.


Brugerdefineret DLL til sporing

Angiv stien og navnet i tekstboksen Brugerdefineret DLL til sporing for at vælge en anden sporings-DLL end Odbctrac.dll til at udføre sporingen. Filen Odbctrac.dll, som følger med Data Access SDK, kan erstattes med en brugerdefineret DLL, du vælger. Angiv stien til og filnavnet på den brugerdefinerede DLL, eller klik på Vælg DLL for at søge i bibliotekerne.


Vælg DLL

Klik på Vælg DLL for at søge i biblioteksstrukturen efter en brugerdefineret DLL til sporing. Når du vælger en .dll, vises stien og filnavnet i tekstboksen Brugerdefineret DLL til sporing.


OK

Klik på OK for at acceptere sporingsændringerne og lukke dialogboksen Administrator.


Annuller

Klik på Annuller for at lukke dialogboksen Administrator uden at acceptere sporingsændringerne.


Anvend

Klik på Anvend for at acceptere de ændringer, du har foretaget af sporingen, uden at lukke dialogboksen Administrator. Knappen Anvend er nedtonet, hvis der ikke er foretaget nogen ændringer.


Fanen Fildatakilde

Giver dig mulighed for at etablere forbindelse til en datakilde, som har fil-DSN'er. Disse er filbaserede datakilder, der kan deles af alle brugere, som har de samme drivere installeret, så de har adgang til databasen. Disse datakilder behøver ikke at være beregnet til en enkelt bruger eller være lokale for en computer.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Fildatakilde	Viser alle fil-DSN'er og underbiblioteker til det bibliotek, der vises i boksen Søg i. Dobbeltklik på en DSN for at etablere forbindelsen til datakilden.
Søg i	Viser det aktuelle bibliotek, og de tilhørende underbiblioteker og fil-DSN'er vises i vinduet nedenfor. Hvis du klikker på pil ned til højre for tekstboksen, vises hele biblioteksstrukturen.
Op	Ændrer det bibliotek, der vises i boksen Søg i, til biblioteket ét niveau over det aktuelle bibliotek.
DSN-navn	Viser det fil-DSN-navn, der er markeret på listen Fildatakilde, eller du kan angive et nyt navn på en fil-DSN.
Ny	Tilføjer en ny fildatakilde. Hvis du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, du tilføjer en fil-DSN til. Når du har klikket på Næste, kan du angive nøgleord til fil-DSN.
OK	Lukker dialogboksen Administrator og etablerer forbindelse til den fildatakilde, der er fremhævet på listen eller angivet i tekstboksen DSN-navn.  Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringerne på listen Fildatakilde. Ændringerne på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til opsætning af datakilder.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator uden at etablere forbindelse til fildatakilden. Ændringer på listen Fildatakilde afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Fanen Maskindatakilde

Giver dig mulighed for at etablere forbindelse til en datakilde, som har en bruger-DSN eller en system-DSN. Maskindatakilder er specifikke for denne maskine og kan ikke deles. Brugerdatakilder er specifikke for en bruger på denne maskine. Systemdatakilder kan bruges af alle brugere på denne maskine eller et af systemets tjenester.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Maskindatakilde	En liste over alle bruger- og system-DSN'er, som indeholder navnet på og typen af hver DSN. Hvis du dobbeltklikker på en DSN, etableres forbindelse til datakilden.
Ny	Tilføjer en ny maskindatakilde. Hvis du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en bruger- eller system-DSN til. Når du har klikket på Næste, kan du bekræfte, at nøgleordene til DSN'en er korrekte.
OK	Lukker dialogboksen Administrator og etablerer forbindelse til den fildatakilde, der er fremhævet på listen.  Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringer på listen Maskindatakilde. Ændringer på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til opsætning af datakilder.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator uden at etablere forbindelse til fildatakilden. Ændringer på listen Maskindatakilde afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Listen Fildatakilde

Viser alle fil-DSN'er og underbiblioteker til det bibliotek, der vises i boksen Søg i. Dobbeltklik på en DSN for at etablere forbindelse til datakilden.


Søg i

Viser det aktuelle bibliotek, og de tilhørende underbiblioteker og fil-DSN'er vises i vinduet nedenfor. Hvis du klikker på pil ned til højre for tekstboksen, vises hele biblioteksstrukturen.


Op

Ændrer det bibliotek, der vises i boksen Søg i, til biblioteket ét niveau over det aktuelle bibliotek.


DSN-navn

Viser det fil-DSN-navn, der er markeret på listen Fildatakilder, eller du kan angive et nyt navn på en fil-DSN.


Tilslut

Etablerer forbindelse til den fil-DSN, der er fremhævet på listen eller angivet i tekstboksen DSN-navn.


Ny

Tilføjer en ny fildatakilde. Hvis du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en fil-DSN til. Når du har klikket på Næste, kan du angive nøgleord til fil-DSN'en.


OK

Lukker dialogboksen Administrator og etablerer forbindelse til den fildatakilde, der er fremhævet på listen eller angivet i tekstboksen DSN-navn.

Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringer på listen Fildatakilde. Ændringer på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til opsætning af datakilder.


Annuller

Lukker dialogboksen Administrator uden at etablere forbindelse til fildatakilden. Ændringer på listen Maskindatakilde afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.


Listen Maskindatakilde

En liste over alle bruger- og system-DSN'er, der indeholder navnet på og typen af hver DSN. Dobbeltklik på en DSN for at etablere forbindelse til datakilden.


Ny

Tilføjer en ny maskindatakilde. Hvis du klikker på denne knap, vises dialogboksen Opret ny datakilde med en liste over drivere. Vælg den driver, som du tilføjer en bruger- eller system-DSN til. Når du har klikket på Næste, kan du bekræfte, at nøgleord til DSN'en er korrekte.


OK

Lukker dialogboksen Administrator og etablerer forbindelse til den fildatakilde, der er fremhævet på listen.

Du behøver ikke at klikke på OK for at acceptere ændringer på listen Maskindatakilde. Ændringer på listen accepteres, når du klikker på OK i dialogboksen til opsætning af datakilder.


Annuller

Lukker dialogboksen Administrator uden at etablere forbindelse til fildatakilden. Ændringer på listen Maskindatakilde afvises ikke, hvis du klikker på Annuller.


Fanen Gruppering af forbindelser

Giver dig mulighed for at ændre ventetiden, inden der forsøges at etablere forbindelse igen, og forbindelsestimeoutperioden for en markeret driver, når du bruger gruppering af forbindelse. Du kan også aktivere og deaktivere Ydelsesmåling, som registrerer en række forbindelsesstatistikker.

Indstilling	Beskrivelse
Listen ODBC-drivere	Navn, version, virksomhed, filnavn og filoprettelsesdato for hver ODBC-driver, der er installeret på computeren.
Timeout for valgt driver	Indstiller timeout for gruppering af forbindelser for den markerede driver. Dobbeltklik på drivernavnet for at indstille grupperingsattributter for forbindelsen.
Aktiver	Aktiver Ydelsesmåling.
Deaktiver	Deaktiver Ydelsesmåling.
Forsøg igen efter	Når ODBC-driverstyring opdager, at en databaseserver ikke er tilgængelig, venter den et bestemt tidsrum, før der forsøges at etablere forbindelse igen. Du kan angive ventetiden ved at indstille værdien Forsøg igen efter i sekunder. Værdier skal være på under seks tal.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Timeout for gruppering af forbindelser

Angiver timeoutperioden i sekunder for en markeret driver. Værdier skal være numeriske.


Aktiver Ydelsesmåling

Aktiverer Ydelsesmåling for forbindelsen.


Deaktiver Ydelsesmåling

Deaktiverer Ydelsesmåling for forbindelsen.


Forsøg igen efter

Angiver ventetiden i sekunder for nye forsøg på at etablere forbindelse.


OK

Lukker dialogboksen Administrator og aktiverer de valgte indstillinger for Gruppering af forbindelser.


Annuller

Lukker dialogboksen Administrator uden at aktivere de valgte indstillinger.


Fanen Om

Viser oplysninger om ODBC-kernekomponenterne, som omfatter Driverstyring, markørbiblioteket, installations-DLL'en og andre filer, som udgør kernekomponenterne.

Indstilling	Beskrivelse
Listen Kernekomponent	Hver ODBC-kernekomponents beskrivelse, version, filnavn og placering.
OK	Lukker dialogboksen Administrator.
Annuller	Lukker dialogboksen Administrator.
Hjælp	Viser dette Hjælp-skærmbillede.


Ordliste

16- til 32-bit konvertering   Konvertering af 16-bit adresser til 32-bit adresser eller omvendt, når 16-bit programmer benyttes med 32-bit ODBC-drivere.

A

Adgangsplan   En plan oprettet af databaseprogrammet for at afvikle en SQL-sætning. Svarer til eksekverbar kode, der er kompileret fra et tredjegenerationssprog, f.eks. C.

Afgrænset id   Et id, som er angivet i anførselstegn, så den kan indeholde specialtegn eller nøgleord (kaldes også et id i anførselstegn).

Aktuel række   Den række, som markøren peger på. Placerede handlinger udføres på den aktuelle række.

ANSI   American National Standards Institute. ODBC API'en er baseret på ANSI Call-Level Interface.

APD   Programparameterdeskriptor.

API   Application Programming Interface. Et sæt rutiner, som et program bruger til at anmode om og udføre serviceprogrammer på lavere niveau. ODBC API er sammensat af ODBC-funktionerne.

ARD   Programrækkedeskriptor.

Automatisk bekræftelsestilstand   En transaktionsbekræftelsestilstand, i hvilken transaktioner bekræftes, umiddelbart efter de er udført.

B

Bekræftelse   At gøre ændringerne i en transaktion permanent.

Bekræftelse i to faser   Proces, hvor en distribueret transaktion bekræftes i to faser. I den første fase kontrollerer transaktionsprocessoren, at alle dele af transaktionen kan bekræftes. I den anden fase bekræftes alle dele af transaktionen. Hvis en del af transaktionen angiver i den første fase, at den ikke kan bekræftes, finder den anden fase ikke sted. ODBC understøtter ikke bekræftelse i to faser.

Binding   Som et udsagnsord er det selve den handling at knytte en kolonne i et resultatsæt eller en parameter i en SQL-sætning til en programvariabel. Som navneord er det tilknytningen.

Bindings-offset   En værdi, der er tilføjet databufferadresser og længde-/indikatorbufferadresser for alle bundne kolonne- eller parameterdata, hvorved der oprettes nye adresser.

Binært stort objekt (BLOB)   Binære data over en bestemt antal byte, f.eks. 255. Typisk meget større. Generelt sendes disse data til og hentes fra datakilden i dele. Kaldes også lange data.

Blokmarkør   En markør, som kan hente mere end en datarække ad gangen.

Buffer   Et stykke programhukommelse, som benyttes til at sende data mellem programmet og driveren. Buffere findes ofte parvis: en databuffer og en datalængdebuffer.

Byte   Otte bit eller en oktet. Se også oktet.

C

C-datatype   En variabels datatype i en C-program, i dette tilfælde programmet.

CLI   Se API.

D

Database   En diskret samling data i et DBMS. Også et DBMS.

Databaseprogram   Det program i et DBMS, som analyserer og afvikler SQL-sætninger og får adgang til de fysiske data.

Databuffer   En buffer, som benyttes til at sende data. En datalængdebuffer er ofte knyttet til en buffer.

Datakilde   De data, som brugerne vil have adgang til og det tilhørende operativsystem, DBMS, og eventuel netværksplatform.

Datalængdebuffer   En buffer, som benyttes til at videregive længden på en værdi for en tilsvarende databuffer. Datalængdebufferen benyttes også til at gemme indikatorer, f.eks. om dataværdien er NULL-afbrudt.

Dataordbog   Se katalog.

Datatype   Typen af data. ODBC definerer C- og SQL-datatyper. Se også typeindikator.

DBMS   Database Management System. Et softwarelag mellem den fysiske database og brugeren. DBMS styrer al adgang til databasen.

DBMS-baseret driver   En driver, som har adgang til fysiske data via et fritstående databaseprogram.

DDL   Data Definition Language. De sætninger i SQL, som definerer, i modsætning til redigerer, data. For eksempel CREATE TABLE, CREATE INDEX, GRANT og REVOKE.

Deskriptor   En datastruktur, som indeholder oplysninger om enten kolonnedata eller dynamiske parametre. Deskriptorens fysiske gengivelse er ikke defineret; programmer får kun direkte adgang til en deskriptor ved at redigere dens felter ved at kalde ODBC-funktioner med deskriptorhandlen.

Desktopdatabase   En DBMS, der er udviklet til at køre på en pc. Disse DBMS-systemer indeholder i de fleste tilfælde ikke et fritstående databaseprogram, og adgang til dem skal ske via en filbaseret driver. Programmerne i disse drivere indeholder normalt reduceret understøttelse af SQL og transaktioner, f.eks. dBASE, Paradox, Btrieve eller FoxPro.

Diagnostisk   En post, som indeholder diagnostiske oplysninger om den sidste kaldte funktion, som brugte en bestemt handle. Diagnostiske poster er knyttet til miljø-, forbindelses-, sætnings- og deskriptorhandles.

DLL til driverinstallation   En DLL-fil, som indeholder driverspecifikke installations- og konfigurationsfunktioner.

DML   Data Manipulation Language. De sætninger i SQL, som redigerer, i modsætning til definerer, data, f.eks. INSERT, UPDATE, DELETE og SELECT.

Driver   Et rutinebibliotek, som viser funktionerne i ODBC API'en. Drivere er specifikke for en enkelt DBMS.

Driverstyring   Et rutinebibliotek, som styrer adgang til drivere for programmet. Driverstyring indlæser og fjerner drivere og sender kald til ODBC-funktioner videre til den korrekte driver. Sagt på en anden måde etablerer (og afbryder) Driverstyring forbindelsen til driverne, samtidig med at kald sendes til ODBC-funktionerne.

Dynamisk markør   En markør, som kan rulle, der er i stand til at opdage opdaterede, slettede eller indsatte rækker i resultatsættet.

Dynamisk SQL   En type integreret SQL, som SQL-sætninger oprettes i og kompileres under kørsel. Se også statisk SQL.

E

Ejer   Ejeren af en tabel.

Ekstern nøgle   En eller flere kolonner i en tabel, som stemmer overens med den primære nøgle i en anden tabel.

Enkeltlagsdriver   Se filbaseret driver.

Escape-delsætning   En delsætning i en SQL-sætning.

F

Facilitet til forbedring af integritet   Et undersæt til SQL udviklet til at vedligeholde en databases integritet.

Fed markør   Se blokmarkør.

Felt   Se kolonne.

Filbaseret driver   En driver, som har direkte adgang til fysiske data. Driveren indeholder i dette tilfælde et databaseprogram og fungerer som både driver og databasekilde.

Fildatakilde   En datakilde, som forbindelsesoplysninger gemmes for i en .DSN-fil.

Flerlagsdriver   Se DBMS-baseret driver.

Forberede   At kompilere en SQL-sætning. Du opretter en adgangsplan ved at forberede en SQL-sætning.

Forbindelse   En bestemt instans af en driver og datakilde.

Forbindelseshandle   En handle til en datastruktur, som indeholder oplysninger om en forbindelse.

Forbindelsessøgning   Søgning på netværket efter datakilder, der skal etableres forbindelse til. Forbindelsssøgning kan omfatte flere trin. Brugeren kan f.eks. først søge på netværket efter servere og derefter på en bestemt server efter en database.

Forespørgsel   En SQL-sætning. Sommetider brugt i betydningen en SELECT-sætning.

Fremadrullende markør   En markør, som kun kan flytte fremad gennem resultatsættet og hente én række ad gangen. De fleste relationsdatabaser understøtter kun markører, der kun kan gå fremad.

G

Gemt procedure   Se procedure.

H

Handle   En værdi, som entydigt identificerer noget, f.eks. en fil- eller datastruktur. Handles har kun betydning for den software, som opretter og benytter dem, men bruges af andre programmer til at identificere forskellige ting. ODBC definerer handles til miljøer, forbindelser, sætninger og deskriptorer.

Hente   At hente en eller flere rækker fra et resultatsæt.

I

Id i anførselstegn   Et id, som står i anførselstegn, så den kan indeholde specialtegn eller nøgleord (kaldes også i SQL92 et afgrænset id).

Implementeringsparameterdeskriptor (IPD)   En deskriptor, som beskriver de dynamiske parametre, som benyttes i en SQL-sætning efter en konvertering, der er angivet af programmet.

Implementeringsrækkedeskriptor (IRD)   En deskriptor, som beskriver en datarække før en konvertering, der er angivet af programmet.

Installations-DLL   En DLL, som installerer ODBC-komponenter og konfigurerer datakilder.

Installations-DLL   Se driverinstallations-DLL og oversætterinstallations-DLL.

Integreret SQL   SQL-sætninger, som er medtaget direkte i et program skrevet i et andet sprog, f.eks. COBOL eller C. ODBC bruger ikke integreret SQL. Se også statisk SQL og dynamisk SQL.

Interoperativitet   Det at et program kan anvende samme kode for at få adgang til data i forskellige DBMS-systemer.

IPD   Implementeringsparameterdeskriptor.

IRD   Implementeringsrækkedeskriptor.

ISO/IEC   International Standards Organization/International Electrotechnical Commission. ODBC API'en er baseret på ISO/IEC Call-Level Interface.

J

Joinforbinde   En handling i en relationsdatabase, som sammenkæder rækkerne i to eller flere tabeller ved at sammenligne værdier i de angivne kolonner.

K

Katalog   Det sæt systemtabeller i en database, som beskriver databasens form. Kaldes også et skema eller en dataordbog.

Katalogfunktion   En ODBC-funktion, der benyttes til at hente oplysninger fra databasens katalog.

Klient/server   En databaseadgangsstrategi, hvor en eller flere klienter får adgang til data via en server. Klienterne implementerer normalt brugergrænsefladen, mens serveren styrer databaseadgang.

Kolonne   Beholderen for en enkelt oplysning i en række. Kaldes også for et felt.

Kolonnen Data ved udførelse   En kolonne, som data sendes for, efter SQLSetPos er kaldt. Kaldes således, fordi data sendes under kørslen i stedet for at blive placeret i en rækkesætbuffer. Lange data sendes normalt i mindre dele under kørslen.

Kvalifikator   En database, som indeholder en eller flere tabeller.

Køre   At køre en SQL-sætning.

L

Lange data   Binære data eller tegndata over en vis længde, f.eks. 255 byte eller tegn. Typisk meget længere. Disse data opdeles normalt, når de sendes til og hentes fra datakilden. Kaldes også BLOB eller CLOB.

Litteral   En tegngengivelse af en faktisk dataværdi i en SQL-sætning.

Låsning   Den proces, hvor et DBMS-system begrænser adgangen til en række i et flerbrugermiljø. Et DBMS-system sætter normalt en bit på en række eller den fysiske side indeholdende en række, som angiver, at rækken eller siden er låst.

M

Manuel bekræftelsestilstand   En transaktionsbekræftelsestilstand, i hvilken transaktioner skal udtrykkeligt bekræftes ved at kalde SQLTransact.

Markør   Et stykke software, som returnerer datarækker til programmet. Sandsynligvis navngivet efter den blinkende markør på en computerterminal. Ligesom denne markør angiver den aktuelle placering på skærmen, angiver en markør på et resultatsæt den aktuelle placering i resultatsættet.

Markør, der kan rulle   En markør, som kan flytte fremad eller tilbage gennem resultatsættet.

Maskindatakilde   En datakilde, som forbindelsesoplysninger gemmes for på systemet (f.eks. registreringsdatabasen).

Metadata   Data, som beskriver en parameter i en SQL-sætning eller en kolonne i et resultatsæt, f.eks. en parameters datatype, bytelængde og præcision.

Miljø   En global kontekst til at få adgang til data i. Oplysninger, som er globale af natur, f.eks. en liste over alle forbindelser i det pågældende miljø, er knyttet til miljøet.

Miljøhandle   En handle til en datastruktur, som indeholder oplysninger om miljøet.

N

NULL-værdi   Som ikke udtrykkeligt har fået tildelt en værdi. En NULL-værdi er især forskellig fra en nul- eller blankværdi.

Nøgle   En eller flere kolonner, hvis værdier identificerer en række. Se også primær nøgle og ekstern nøgle.

Nøglesæt   Et sæt nøgler, der benyttes af en blandet eller nøglesætdrevet markør til at hente rækker igen.

Nøglesætdrevet markør   En markør, der kan rulle, og som opdager opdaterede og slettede rækker ved hjælp af et nøglesæt.

O

ODBC   Open Database Connectivity. En specifikation for en API, som definerer et standardsæt af rutiner, som et program kan bruge til at få adgang til data i en datakilde.

ODBC SDK   ODBC Software Development Kit. Et produkt, der benyttes som hjælp til at udvikle ODBC-programmer og -drivere.

ODBC-administrator   Et eksekverbart program, som kalder installations-DLL-filen for at konfigurere datakilder.

Oktet   Otte bit eller én byte. Se også byte.

Oktetlængde   Længde i oktetter i en buffer eller de data, den indeholder.

Opsamlingsfunktion   En funktion, som opretter en enkelt værdi fra en gruppe af værdier, ofte brugt med delsætningerne GROUP BY og HAVING. Opsamlingsfunktioner omfatter AVG, COUNT, MAX, MIN og SUM. Kaldes også set-funktioner. Se også scalar-funktion.

Optimistisk samtidighed   En strategi til at øge den samtidighed, som rækker ikke låses med. I stedet undersøger en markør, før rækker opdateres eller slettes, om de er blevet ændret, siden de sidst blev læst. Hvis det er tilfældet, mislykkes opdateringen eller sletningen. Se også pessimistisk samtidighed.

Overensstemmelsesniveau   Et diskret funktionalitetssæt, som understøttes af en driver eller datakilde. ODBC definerer API-overensstemmelsesniveauer og SQL-overensstemmelsesniveauer.

Overensstemmelsesniveau for grænseflade   Det niveau for ODBC 3.7-grænsefladen, der understøttes af en driver; kan være Core, Level 1 eller Level 2.

Oversætter-DLL   En DLL-fil, som benyttes til at oversætte data fra ét tegnsæt til et andet.

Oversætterinstallations-DLL   En DLL-fil, som indeholder oversætterspecifikke installations- og konfigurationsfunktioner.

P

Parameter   En variabel i en SQL-sætning, markeret med et parametermærke eller spørgsmålstegn (?). Parametre er bundet til programvariabler og de værdier, der hentes, når sætningen køres.

Parameterdeskriptor    En deskriptor, som beskriver de kørselsparametre, der anvendes i en SQL-sætning, enten før en konvertering angivet af programmet (en programparameterdeskriptor eller APD) eller efter en konvertering angivet af programmet (en implementeringsparameterdeskriptor eller IPD).

Parameteren Data ved udførelse   En parameter, som data sendes for, efter SQLExecute eller SQLExecDirect er kaldt. Kaldes således, fordi dataene sendes, når SQL-sætningen køres i stedet for at blive placeret i en parameterbuffer. Lange data sendes normalt i mindre dele under kørslen.

Parameterhandlingsmatrix   En matrix, der indeholder værdier, som et program kan indstille for at angive, at den tilsvarende parameter skal ignoreres i en SQLExecDirect- eller SQLExecute-handling.

Parameterstatusmatrix   En matrix, som indeholder status for en parameter efter et kald til SQLExecDirect eller SQLExecute.

Pessimistisk samtidighed   En strategi for implementering af seriel kørsel, hvor rækker låses, så andre transaktioner ikke kan ændre dem. Se også optimistisk samtidighed.

Placeret handling   En handling, som fungerer på den aktuelle række, f.eks. placerede opdaterings- og sletningssætninger, SQLGetData og SQLSetPos.

Placeret opdateringssætning   En SQL-sætning, der benyttes til opdatere værdierne i den aktuelle række.

Placeret sletningssætning   En SQL-sætning, der benyttes til at slette den aktuelle række.

Post   Se række.

Primær nøgle   En eller flere kolonner, som entydigt identificerer en række i en tabel.

Procedure   En gruppe bestående af en eller flere forudkompilerede SQL-sætninger, der er gemt som et navngivet objekt i en database.

Procedurekolonne   Et argument i et procedurekald, den værdi, der returneres af en procedure, eller en kolonne i et resultatsæt oprettet af en procedure.

Program   Et eksekverbart program, som kalder funktioner i ODBC API.

Programparameterdeskriptor (APD)   En deskriptor, som beskriver de dynamiske parametre, der benyttes i en SQL-sætning før konvertering angivet af programmet.

Programrækkedeskriptor (ARD)   En deskriptor, som repræsenterer kolonnemetadata og data i programmets buffere, og beskriver en datarække, som følger efter datakonvertering angivet af programmet.

R

Radix   Grundtallet i et talsystem. Normalt 2 eller 10.

Resultatsæt   Det sæt rækker, der blev oprettet ved at køre en SELECT-sætning.

Returkode   Den værdi, der blev returneret af en ODBC-funktion.

Roll back   At vende tilbage til de oprindelige værdier, der var gældende, før de blev ændret af en transaktion.

Række   Et sæt relaterede kolonner, som beskriver en bestemt enhed. Kaldes også en post.

Rækkedeskriptor   En deskriptor, som beskriver kolonnerne i et resultatsæt, enten før en konvertering angivet af programmet (en implementeringsrækkedeskriptor eller IRD) eller efter en konvertering angivet af programmet (en programrækkedeskriptor eller ARD).

Rækkehandlingsmatrix   En matrix med værdier, som et program kan indstille for at angive, at den tilsvarende række skal ignoreres i en SQLSetPos-handling.

Rækkestatusmatrix   En matrix, som indeholder status for en række efter et kald til SQLFetch, SQLFetchScroll eller SQLSetPos.

Rækkesæt   Det sæt rækker, som returneres af en blokmarkør i en enkelt hentning.

Rækkesætbuffere   De buffere, der er bundet til et rækkesæts kolonner, og som data for et komplet rækkesæt returneres til.

S

SAG   SQL Access Group. Et industrikonsortium af virksomheder, der beskæftiger sig med SQL DBMS-systemer. X/Open Call-Level Interface er baseret på arbejde oprindeligt udført af SQL Access Group.

Samtidighed   Det at mere end én transaktion kan få adgang til de samme data på samme tid.

Scalar-funktion   En funktion, som genererer en enkelt værdi på basis af en enkelt værdi, f.eks. en funktion, som ændrer på store og små bogstaver i tegndata.

Seriel kørsel   Om to transaktioner, der køres samtidig, frembringer et resultat, som er det samme som den serielle (eller sekventielle) kørsel af disse transaktioner. Transaktioner, der kan køres serielt, kræves for at vedligeholde databasens integritet.

Serverdatabase   Et DBMS, der er udviklet til at køre i et klient/server-miljø. Disse DBMS-systemer indeholder et fritstående databaseprogram, som giver understøttelse af SQL og transaktioner. Man får adgang til dem via DBMS-baserede drivere, f.eks. Oracle, Informix, DB/2 eller Microsoft SQL Server.

Set-funktion   Se opsamlingsfunktion.

Skema   Se katalog.

SQL   Structured Query Language. Et sprog, der benyttes af relationsdatabaser til at forespørge om, opdatere og styre data.

SQL-datatype   En kolonnes eller parameters datatype, som den gemmes i datakilden.

SQL-overensstemmelsesniveau   Det niveau af SQL92-grammatik, som understøttes af en driver; kan være Entry, FIPS Transitional, Intermediate eller Full.

SQLSTATE   En værdi på fem tegn, som angiver en bestemt fejl.

SQL-sætning   Et komplet udtryk i SQL, som begynder med et nøgleord og fuldstændigt beskriver en handling, der skal udføres, f.eks. SELECT * FROM Orders. SQL-sætninger må ikke forveksles med sætninger.

Statisk markør   En markør, der kan rulle, og som ikke kan opdage opdatering, sletning eller indsætning i resultatsættet. Implementeres normalt ved at oprette en kopi af resultatsættet.

Statisk SQL   En type integreret SQL, i hvilken SQL-sætninger er hardcoded og kompileres, når resten af programmet kompileres. Se også dynamisk SQL.

Sætning   En beholder til alle oplysninger, der er relateret til en SQL-sætning. Sætninger må ikke forveksles med SQL-sætninger.

Sætningshandle   En handle til en datastruktur, som indeholder oplysninger om en sætning.

T

Tabel   En samling rækker.

Tilstand    Et elements korrekt definerede tilstand. En forbindelse har f.eks. syv tilstande, herunder ikke-allokeret, allokeret, tilsluttet og behøver data. Bestemte handlinger kan kun udføres, når et element er i en bestemt tilstand. En forbindelse kan f.eks. kun frigøres, når den er i en allokeret tilstand og ikke, hvis den f.eks. er i en tilsluttet tilstand.

Tilstandsovergang   Flytning af et element fra en tilstand til en anden. ODBC definerer strenge tilstandsovergange for miljøer, forbindelser og sætninger.

Transaktion   En atomisk arbejdsenhed. Arbejdet i en transaktion skal udføres som en helhed. Hvis en del af transaktionen mislykkes, mislykkes hele transaktionen.

Transaktionsisolation   Det at isolere én transaktion fra virkningerne af alle andre transaktioner.

Transaktionsisolationsniveau   Et mål for, hvor godt en transaktion er isoleret. Der er fem transaktionsisolationsniveuaer: Read Uncommitted, Read Committed, Repeatable Read, Serializable og Versioning.

Typeindikator   En heltalsværdi, der sendes til eller returneres fra en ODBC-funktion for at angive en programvariabels, en parameters eller en kolonnes datatype. ODBC definerer typeindikatorer for både C- og SQL-datatyper.

U

Udvendig joinforbindelse   En joinforbindelse, hvor både rækker, som opfylder kriterierne og ikke opfylder kriterierne, returneres. Værdierne i alle kolonner fra den ikke-overensstemmede tabel i rækker, der ikke opfylder kriterierne, indstilles til NULL.

V

Visning   En anden måde at se på dataene i en eller flere tabeller. En visning oprettes normalt som et undersæt til kolonnerne fra en eller flere tabeller. I ODBC svarer visninger generelt til tabeller.

X

X/Open   En virksomhed, som udgiver standarder. Virksomheden udgiver specielt SAG-standarder.

Æ

Ændring af funktionsmåde   En ændring af bestemt funktionalitet fra ODBC 3.x-funktionsmåde til ODBC 2.x-funktionsmåde eller omvendt. Forårsaget af ændring af miljøattributten SQL_ATTR_ODBC_VERSION.